Loggable (7.x-1.0) - en to ur translation catalogue (5 entries)

en: Enabled
ur: فعال

en: Types
ur: اقسام

en: Label
ur: عنوان

en: Error
ur: خرابی

en: Warning
ur: انتباہ
