Login Custom Field (7.x-1.0) - en to ta translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
ta: செயலிலில்லை

en: Enabled
ta: செயலிலுள்ளது

en: Other
ta: மற்றவை

en: Log in
ta: உள்நுழை
