Login one time (7.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Available variables are:
target: Tilgængelige variable er:

en: Global settings
target: Globale indstillinger

en: E-mail settings
target: E-post indstillinger

en: You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked.
target: Du har forsøgt at bruge et engangs-login til en konto som er blevet blokeret.

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: Brugeren %name brugte et engangslogind-link %timestamp.
