Login one time (7.x-2.10) - en to unknown language translation catalogue (11 entries)

en: Body
target: بدنه

en: user
target: کاربر

en: Subject
target: موضوع

en: User
target: کاربر

en: Global settings
target: تنظیمات سراسری

en: Front page
target: صفحه اول

en: Select list
target: سجل انتخاب

en: Authentication
target: بررسی هویت

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: کاربر %name از واصلی یکبار مصرف ورود در %timestamp استفاده نمود.

en: Path settings
target: تنظیمات مسیر

en: Current page
target: صفحه جاری
