Login one time (7.x-2.10) - en to unknown language translation catalogue (14 entries)

en: Body
target: 內容

en: user
target: 使用者

en: Subject
target: 主旨

en: Available variables are:
target: 可用變數：

en: User
target: 使用者

en: Global settings
target: 全局設定

en: Front page
target: 首頁

en: E-mail settings
target: 電子郵件設定

en: Select list
target: 選擇清單

en: Authentication
target: 身份驗證

en: You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked.
target: 你嘗試使用的一次性登入帳號已被封鎖。

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: 使用者 %name 於 %timestamp 使用了一次性的登入連結。

en: Path settings
target: 路徑設定

en: Current page
target: 目前頁面
