Login one time (7.x-2.4) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Body
target: Corpo

en: user
target: utilizador

en: Subject
target: Assunto

en: Available variables are:
target: As variáveis disponíveis são:

en: Global settings
target: Definições globais

en: Front page
target: Página principal

en: E-mail settings
target: Configurações de e-mail

en: Select list
target: Lista de seleção

en: User page
target: Página do utilizador

en: Invalid email address.
target: Endereço de email incorrecto.

en: You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked.
target: Tentou usar uma ligação de início de sessão único para uma conta que foi bloqueada.

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: O utilizador %name utilizou uma ligação única de início de sessão às %timestamp.

en: Listed
target: Listado

en: Path settings
target: Definições do caminho

en: Autocomplete textfield
target: Completar automaticamente o campo de texto

en: Current page
target: Página atual
