Login one time (7.x-2.8) - en to unknown language translation catalogue (16 entries)

en: Body
target: Corpo

en: user
target: usuário

en: Subject
target: Assunto

en: Available variables are:
target: As variáveis disponíveis são:

en: User
target: Usuário

en: Global settings
target: Configurações globais

en: Front page
target: Página inicial

en: E-mail settings
target: Configurações de email

en: Select list
target: Lista de seleção

en: User page
target: Página do usuário

en: You have tried to use a one-time login for an account which has been blocked.
target: Você tentou usar um lembrete de senha com uma conta bloqueada.

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: Usuário %name efetuou login em %timestamp após recuperação de senha.

en: Listed
target: Listado

en: Path settings
target: Configurações do endereço

en: Current page
target: Página atual

en: User edit page
target: Página de edição do usuário
