Login one time (7.x-2.4) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Body
target: Corpo

en: user
target: utilizador

en: Subject
target: Assunto

en: Global settings
target: Definições globais

en: Front page
target: Página principal

en: Select list
target: Lista de seleção

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
target: O utilizador %name utilizou uma ligação única de início de sessão às %timestamp.

en: Listed
target: Listado

en: Current page
target: Página atual
