Login Redirect (7.x-1.1) - en to hy translation catalogue (4 entries)

en: Disabled
hy: Անջատված է

en: Enabled
hy: Ակտիվացված է

en: User
hy: Օգտագործող

en: Uses
hy: Օգտագործում
