LoginToboggan (7.x-1.0-alpha3) - en to vi translation catalogue (17 entries)

en: user
vi: người dùng

en: Disabled
vi: Tắt

en: Enabled
vi: Bật

en: None
vi: Không có

en: Password
vi: Mật khẩu

en: Link
vi: Liên kết

en: edit
vi: sửa

en: You are not authorized to access this page.
vi: Bạn không có quyền truy cập trang này.

en: Access denied
vi: Truy cập bị từ chối

en: Add a role to the selected users
vi: Thêm vai trò cho người dùng được chọn

en: Other
vi: Khác

en: Log in
vi: Đăng nhập

en: Your password and further instructions have been sent to your e-mail address.
vi: Mật khẩu của bạn và các hướng dẫn cụ thể hơn đã được gửi đến địa chỉ thư điện tử của bạn.

en: Error saving user account.
vi: Lỗi khi đang lưu tài khoản người dùng.

en: Confirm e-mail address
vi: Xác nhận địa chỉ thư điện tử

en: User %name used one-time login link at time %timestamp.
vi: Người dùng %name đã sử dụng liên kết đăng nhập một lần tại thời điểm %timestamp.

en: New user: %name (%email).
vi: Người dùng mới: %name (%email).
