Logs HTTP (7.x-1.0) - en to lt translation catalogue (8 entries)

en: Error
lt: Klaida

en: Warning
lt: Įspėjimas

en: OK
lt: Gerai

en: Notice
lt: Įspėjimas

en: Info
lt: Informacija

en: Debug
lt: Derinimas

en: Critical
lt: Kritinė

en: Unique ID
lt: Unikalus ID
