Lucid (7.x-1.0-alpha1) - en to fr translation catalogue (10 entries)

en: Home
fr: Accueil

en: Content
fr: Contenu

en: Main
fr: Principal

en: You are here
fr: Vous êtes ici

en: Skip to main content
fr: Aller au contenu principal

en: Two columns
fr: 2 colonnes

en: Closure
fr: Fermeture

en: Main menu
fr: Menu principal

en: Secondary menu
fr: Menu secondaire

en: One column
fr: Une colonne
