403 to 404 (7.x-1.0-beta1) - en to hi translation catalogue (3 entries)

en: 403 to 404 callback
hi: ४०३ से ४०४ को वापस बुलाये

en: 403 to 404
hi: ४०३ से ४०४

en: Emit a 404 response for access denied pages
hi: उपयोग से इनकार किये गए पृष्ठों  के लिये ४०४ प्रतिक्रिया दे
