Machine name (7.x-1.0-alpha1) - en to pl translation catalogue (3 entries)

en: Fields
pl: Pola

en: Machine name
pl: Identyfikator systemowy

en: This field stores varchar text in the database.
pl: To pole przechowuje w bazie danych tekst o zmiennej długości.
