Machine name (7.x-1.0) - en to unknown language translation catalogue (4 entries)

en: Default
target: 默认

en: Fields
target: 字段

en: Machine name
target: 机读名称

en: This field stores varchar text in the database.
target: 此字段在数据库中保存可变长度的字符串文本。
