Machine name (7.x-1.0) - en to uk translation catalogue (4 entries)

en: Default
uk: Базово

en: Fields
uk: Поля

en: Machine name
uk: Машинна назва

en: This field stores varchar text in the database.
uk: Це поле записує в базу даних текст змінної довжини.
