Mailhandler Single Mailbox (7.x-1.1) - en to ps translation catalogue (4 entries)

en: Title
ps: سرلیک

en: Body
ps: تنه

en: Continue
ps: دوام

en: Save settings
ps: امستنې خوندي کول
