Maintenance Mode Login Message (7.x-1.0) - en to af translation catalogue (1 entry)

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
af: Ons is tans besig met onderhoud op @site. Wees asseblief geduldig, ons sal binnekort weer terug wees.
