Maintenance Mode Login Message (7.x-1.0) - en to da translation catalogue (1 entry)

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
da: Vi er ved at opdatere @site. Vi er snart tilbage. Tak for din tålmodighed.
