Maintenance Mode Login Message (7.x-1.0) - en to ko translation catalogue (1 entry)

en: @site is currently under maintenance. We should be back shortly. Thank you for your patience.
ko: @site는 현재 점검 중입니다. 곧 정상화될 예정입니다. 조금만 기다려주시면 감사하겠습니다.
