Maintenance mode API (7.x-1.0-beta1) - en to sv translation catalogue (2 entries)

en: Anonymous
sv: Gäst

en: Alert modules when the site is switched to or from maintenance mode.
sv: Varna moduler när webbplatsen kopplas till eller från underhållsläge.
