Maintenance Mode Redirect (7.x-1.0-alpha4) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: About
de: Über

en: Redirect URL
de: Umleitungs-URL

en: Enable URL redirect
de: URL-Weiterleitung aktivieren

en: Redirect site visitors to another URL when Maintenance Mode is enabled.
de: Leiten Sie Besucher der Website zu einer anderen URL um, wenn der Wartungsmodus aktiviert ist.
