Masked Input (7.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Description
target: Beskrivelse

en: Add another
target: Legg til én til

en: Save settings
target: Lagre innstillinger

en: Regular expression
target: Regulært uttrykk

en: Size of textfield
target: Størrelse på tekstfelt

en: Placeholder
target: Plassholder
