Masked Input (7.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Description
target: شرح

en: Save settings
target: ذخیره تنظیمات

en: Regular expression
target: عبارت منظم

en: Size of textfield
target: اندازه میدان متن

en: Placeholder
target: جایگذار
