Masked Input (7.x-2.1) - en to unknown language translation catalogue (9 entries)

en: Description
target: Descrição

en: Add another
target: Adicionar outro

en: Save settings
target: Salvar as configurações

en: Regular expression
target: Expressão regular

en: Size of textfield
target: Tamanho do campo de texto

en: Character
target: Caractere

en: Placeholder
target: Espaço reservado

en: Mask
target: Máscara

en: Mask Definitions
target: Definições de Máscara
