Masked-Input (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (5 entries)

en: Description
target: Descrição

en: Save settings
target: Guardar definições

en: Regular expression
target: Expressão regular

en: Size of textfield
target: Tamanho do campo de texto

en: Placeholder
target: Espaço reservado
