Masonry (7.x-1.0) - en to he translation catalogue (7 entries)

en: User interface
he: ממשק משתמש

en: Disabled
he: מושבת

en: Enabled
he: מופעל

en: Yes
he: כן

en: No
he: לא

en: Duration
he: משך

en: Gutter width
he: רוחב Gutter, המרווח בין העמודות
