Masonry (7.x-1.0) - en to si translation catalogue (3 entries)

en: User interface
si: පරිශීලක අතුරු මුහුණත

en: Disabled
si: අක්‍රීය කර ඇත

en: Enabled
si: සක්‍රීයයි
