Masonry API (7.x-1.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: User interface
target: رابط کاربری

en: Disabled
target: غیرفعال

en: Enabled
target: فعال

en: Yes
target: بله

en: No
target: خیر

en: Container
target: نگهدارنده

en: Duration
target: مدت

en: ms
target: میلی ثانیه
