Matrix field (7.x-2.0) - en to unknown language translation catalogue (32 entries)

en: Title
target: Título

en: Prefix
target: Prefixo

en: Suffix
target: Sufixo

en: Value
target: Valor

en: None
target: Nenhum

en: Required
target: Obrigatório

en: Default
target: Padrão

en: Update
target: Atualizar

en: Number of columns
target: Número de colunas

en: Custom
target: Personalizado

en: Field type
target: Tipo do campo

en: Fields
target: Campos

en: Average
target: Média

en: Number of rows
target: Número de linhas

en: Textfield
target: Campo de texto

en: Maximum
target: Máximo

en: Configuration
target: Configurações

en: Rows
target: Linhas

en: Size of textfields
target: Tamanho dos campos de texto.

en: Matrix Field
target: Campo de Matriz

en: Defines field type for table with textfields.
target: Define tipo de campo para tabela com campos de texto.

en: Allowed values list
target: Lista dos valores permitidos

en: Select list
target: Lista de seleção

en: Minimum
target: Mínimo

en: Columns
target: Colunas

en: Column
target: Coluna

en: Radio buttons
target: Botões de opções

en: Row
target: Linha

en: Sum
target: Soma

en: exposed
target: exposto

en: Change settings
target: Alterar configurações

en: Allowed values function
target: Valores permitidos para função
