Matrix field (7.x-2.2) - en to unknown language translation catalogue (24 entries)

en: Title
target: عنوان

en: Prefix
target: پیشوند

en: Suffix
target: پسوند

en: Value
target: مقدار

en: None
target: هیچ

en: Required
target: اجباری

en: Default
target: پیش‌فرض

en: Update
target: به‌روزرسانی

en: Number of columns
target: تعداد ستون‌ها

en: Custom
target: سفارشی

en: Field type
target: نوع فیلد

en: Fields
target: فیلدها

en: Average
target: میانگین

en: Textfield
target: فیلد متنی

en: Maximum
target: حداکثر

en: Configuration
target: پیکربندی

en: Rows
target: ردیف‌ها

en: Allowed values list
target: فهرست مقادیر مجاز

en: Select list
target: فهرست انتخاب

en: Minimum
target: حداقل

en: Columns
target: ستون‌ها

en: Column
target: ستون

en: Radio buttons
target: دکمه‌های رادیویی

en: Sum
target: مجموع
