Matrix field (7.x-2.4) - en to unknown language translation catalogue (25 entries)

en: Title
target: Título

en: Prefix
target: Prefixo

en: Suffix
target: Sufixo

en: Value
target: Valor

en: None
target: Nenhum

en: Required
target: Obrigatório

en: Default
target: Predefinido

en: Update
target: Atualizar

en: Number of columns
target: Número de colunas

en: Custom
target: Personalizado

en: Field type
target: Tipo do campo

en: Fields
target: Campos

en: Average
target: Média

en: Textfield
target: Campo de texto

en: Maximum
target: Máximo

en: Configuration
target: Configuração

en: Rows
target: Linhas

en: Allowed values list
target: Lista de valores permitidos

en: Select list
target: Lista de seleção

en: Minimum
target: Mínimo

en: Columns
target: Colunas

en: Column
target: Coluna

en: Row
target: Linha

en: Sum
target: Soma

en: exposed
target: expostos
