Maxlength (7.x-3.1) - en to unknown language translation catalogue (3 entries)

en: Fields
target: فیلدها

en: The maximum length of the field in characters.
target: حداکثر طول فیلد به کاراکتر.

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
target: !name نباید بیشتر از %max حرف باشد در حالیکه %length حرف طول دارد.
