Maxlength (7.x-3.1) - en to unknown language translation catalogue (8 entries)

en: Fields
target: Campos

en: Maxlength
target: Comprimento máximo

en: Count down message
target: Contagem regressiva da mensagem

en: The maximum length of the field in characters.
target: O tamanho máximo do campo em caracteres.

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
target: !name não pode ter mais que %max caracteres. Você digitou %length caracteres.

en: Force text truncate
target: Força corte de texto

en: The maximum length of the field in characters. Can be maximum 255 characters.
target: O comprimento máximo do campo em caracteres. Pode ser no máximo 255 caracteres.

en: This field needs to be numeric
target: Este campo deve ser numérico
