Maxlength (7.x-3.2) - en to ca translation catalogue (4 entries)

en: Fields
ca: Camps

en: Maxlength
ca: Longitud màxima

en: The maximum length of the field in characters.
ca: La llargada màxima del camp en caràcters.

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
ca: !name no pot ser més llarg de %max caràcters i actualment és de %length caràcters.
