Maxlength (7.x-3.2) - en to pl translation catalogue (4 entries)

en: Fields
pl: Pola

en: Maxlength
pl: Maksymalna długość

en: The maximum length of the field in characters.
pl: Maksymalna liczba znaków w polu.

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
pl: Nazwa !name nie może się składać z więcej niż %max znaków, a w tej chwili ma %length znaków.
