Maxlength (7.x-3.2) - en to vi translation catalogue (4 entries)

en: Fields
vi: Các trường

en: Maxlength
vi: Độ dài tối đa

en: The maximum length of the field in characters.
vi: Số ký tự tối đa của trường.

en: !name cannot be longer than %max characters but is currently %length characters long.
vi: Trường dữ liệu !name không thể dài hơn %max ký tự nhưng độ dài hiện tại là %length ký tự.
