Maxlength JS (7.x-1.0-beta1) - en to de translation catalogue (4 entries)

en: Fields
de: Felder

en: The maximum length of the field in characters.
de: Die Maximallänge des Feldes in Zeichen

en: Using the field setting page, you can limit textfields and textareas. For textfields this module will use the "<strong>Maximum length</strong>" value set in the <strong>field settings</strong>
de: Über die Seite „Feldeinstellungen“ können Sie Textfelder und Textfelder einschränken. Für Textfelder verwendet dieses Modul den Wert „<trong>Maximallänge</strong>“, der in den <strong>Feldeinstellungen</strong> eingestellt ist.

en: Limit the maximum length of the field in characters using the "<strong>Maximum length</strong>" value set in the <strong>field settings</strong> using Javascript.
de: Begrenzen Sie die maximale Länge des Feldes in Zeichen mit dem Wert „<strong>Maximallänge</strong>“, der in den <strong>Feldeinstellungen</strong> mit Hilfe von JavaScript eingestellt wurde.
