Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to be translation catalogue (8 entries)

en: Home
be: Хатняя старонка

en: Single
be: Адзінкавы

en: <none>
be: -Няма-

en: hours
be: гадзінаў

en: days
be: дні(дзён)

en: Seconds
be: Секунды

en: Maintenance mode
be: Рэжым абслугоўвання

en: Dark
be: Цёмная
