Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to gl translation catalogue (9 entries)

en: Home
gl: Inicio

en: Single
gl: Simple

en: days
gl: días

en: seconds
gl: segundos

en: Seconds
gl: Segundos

en: Day(s)
gl: Dia(s)

en: Newsletter
gl: Boletín

en: Maintenance mode
gl: Modo de mantemento

en: Dark
gl: Escuro
