Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to he translation catalogue (8 entries)

en: Home
he: דף הבית

en: Single
he: יחיד

en: <none>
he: <ללא>

en: days
he: ימים

en: Seconds
he: שניות

en: Newsletter
he: ניוזלטר

en: Maintenance
he: תחזוקה

en: Maintenance mode
he: מצב תחזוקה
