Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to hi translation catalogue (5 entries)

en: Home
hi: मुख्य पृष्ठ

en: Single
hi: एक

en: <none>
hi: <कोई नहीं>

en: days
hi: दिन

en: seconds
hi: क्षण
