Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to hr translation catalogue (4 entries)

en: Home
hr: Početna

en: Single
hr: Pojedinačno

en: <none>
hr: %26lt;none%26gt;

en: Maintenance mode
hr: Vanmrežni režim.
