Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to lt translation catalogue (14 entries)

en: Home
lt: Pradžia

en: Single
lt: Vieno lygio

en: <none>
lt: -joks-

en: hours
lt: valandos

en: days
lt: dienos

en: minutes
lt: minutės

en: Seconds
lt: Sekundės

en: Day(s)
lt: Diena

en: weeks
lt: savaitės

en: Newsletter
lt: Naujienlaiškis

en: Minute(s)
lt: Minutės

en: Light
lt: Šviesi

en: Maintenance mode
lt: Techninio aptarnavimo būsena

en: Dark
lt: Tamsiai
