Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to ro translation catalogue (8 entries)

en: Home
ro: Acasă

en: Single
ro: Singură

en: <none>
ro: <nimic>

en: hours
ro: ore

en: days
ro: zile

en: seconds
ro: secunde

en: Seconds
ro: Secunde

en: Maintenance mode
ro: Mod de întreținere
