Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to ta translation catalogue (5 entries)

en: Home
ta: முகப்பு

en: Single
ta: ஒற்றை

en: <none>
ta: <இல்லை>

en: Month(s)
ta: மாதம்(கள்)

en: Maintenance mode
ta: பழுதீர்ப்பு முறை
