Maintenance Countdown (7.x-1.4) - en to vi translation catalogue (14 entries)

en: Home
vi: Nhà

en: Single
vi: Đơn lẻ

en: <none>
vi: <không>

en: hours
vi: giờ

en: seconds
vi: giây

en: minutes
vi: phút

en: Seconds
vi: Giây

en: Day(s)
vi: Ngày

en: Month(s)
vi: Tháng

en: weeks
vi: tuần

en: Minute(s)
vi: phút

en: Light
vi: Nhẹ

en: Maintenance mode
vi: Chế độ bảo trì

en: Dark
vi: Sẫm màu
