MD Construction (7.x-1.4) - en to unknown language translation catalogue (6 entries)

en: Home
target: 首頁

en: General settings
target: 一般設定

en: Content top
target: 內容上方

en: Blue
target: 藍

en: Custom CSS
target: 自訂 CSS

en: The theme registry has been rebuilt. <a href="!link">Turn off</a> this feature on production websites.
target: 版型紀錄已重建。在已上線的網站中 <a href="!link">關閉</a> 此功能。
