Measuremail (7.x-1.0-beta5) - en to unknown language translation catalogue (7 entries)

en: Language
target: زبان

en: Update
target: به‌روزرسانی

en: Email
target: پست الکترونیکی

en: Error
target: خطا

en: English
target: انگلیسی

en: French
target: فرانسوی

en: German
target: آلمانی
