Medical Zymphonies Theme (7.x-1.1) - en to ja translation catalogue (16 entries)

en: Home
ja: ホーム

en: Slideshow
ja: スライドショー

en: Content
ja: コンテンツ

en: Comments
ja: コメント

en: Search
ja: 検索

en: Add new comment
ja: コメントを追加

en: You are here
ja: 現在地

en: Copyright
ja: 著作権

en: Sign up
ja: サインアップ

en: Primary tabs
ja: プライマリータブ

en: Secondary tabs
ja: セカンダリータブ

en: First sidebar
ja: 第1サイドバー

en: Second sidebar
ja: 第2サイドバー

en: Main menu
ja: メインメニュー

en: User menu
ja: ユーザーメニュー

en: Secondary menu
ja: セカンダリーメニュー
